!MS$FREEFORM
! Microsoft Developer Studio generated include file.
! Used by VFAdder.rc
!
      integer, parameter :: IDD_VFADDER_DIALOG              = 101
      integer, parameter :: IDC_EDIT_ADDEND                 = 1006
      integer, parameter :: IDC_CURRENTVALUE                = 1007
      integer, parameter :: IDM_EXIT                        = 30001
      integer, parameter :: IDM_APPLY                       = 30002
      integer, parameter :: IDC_CLEAR                       = 30002
      integer, parameter :: IDC_ADD                         = 30003
