; @GLOBAL.SOURCE@ : Declares the exported routines.
;
;  Generated by the Visual Fortran COM Server Wizard on
;  @GLOBAL.DATE@ at @GLOBAL.TIME@.
;
;   DO NOT EDIT THIS FILE!
;
;  This file is re-generated every time the object hierarchy is changed.
;

LIBRARY      "@GLOBAL.NAME@.DLL"

EXPORTS
	DllCanUnloadNow     @1 PRIVATE
	DllGetClassObject   @2 PRIVATE
	DllRegisterServer   @3 PRIVATE
	DllUnregisterServer	@4 PRIVATE
